A

unknown typical bact.

atypical bact. Virus mixed

1 10 100 1000

10000

100000 p<0.05 p<0.001

IL-6, pg/ml

B

unknown typical bact.

atypical bact. Virus mixed

1

10

100

1000 p<0.001 p<0.05 p<0.001

LBP, �g/ml

C

unknown typical bact.

atypical bact. Virus mixed

10

100

1000 p<0.05 p<0.001

IL-10, pg/ml