0

20

40

60 IPS. PAROTID D

mean

/

Gy

CONTRL. PAROTID

0

25

50

75

100 P

I

/%

Nasop. Nasop. Hipop. Tong.

Hipop.

Orop. Orop. Nasop. Nasop. Hipop. Tong. Hipop.

Orop. Orop.

CONVT IFP IMRT1 IMRT2